\chapter{Kurzfassung}

An dieser Stelle steht eine Zusammenfassung der Arbeit, Umfang
max.\ 1 Seite. Im Unterschied zu anderen Kapiteln ist die
Kurzfassung (und das Abstract) üblicherweise nicht in Abschnitte
und Unterabschnitte gegliedert. 
Auch Fußnoten sind hier falsch am Platz.

Kurzfassungen werden übrigens häufig -- zusammen mit Autor*in und Titel
der Arbeit -- %
in Literaturdatenbanken aufgenommen. Es ist daher darauf zu
achten, dass die Information in der Kurzfassung für sich 
\emph{allein} (\dah ohne weitere Teile der Arbeit) zusammenhängend und
abgeschlossen ist. Insbesondere werden an dieser Stelle (wie \ua
auch im \emph{Titel} der Arbeit und im \emph{Abstract})
normalerweise \emph{keine Literaturverweise} verwendet! Falls
unbedingt solche benötigt werden -- etwa weil die Arbeit eine
Weiterentwicklung einer bestimmten, früheren Arbeit darstellt --,
dann sind \emph{vollständige} Quellenangaben in der Kurzfassung
selbst notwendig, \zB %
[\textsc{Zobel} J.: \textit{Writing for Computer Science -- The Art of
Effective Commu\-nica\-tion}. Springer-Verlag, Singa\-pur, 1997].

Auch sollte daran gedacht werden, dass bei der Aufnahme in Datenbanken
Sonderzeichen oder etwa Aufzählungen mit "Knödellisten" in der
Regel verloren gehen. Dasselbe gilt natürlich auch für das 
\emph{Abstract}.


Inhaltlich sollte die Kurzfassung \emph{keine} Auflistung der
einzelnen Kapitel sein (dafür ist das Einleitungskapitel
vorgesehen), sondern dem*der Leser*in einen kompakten, inhaltlichen
Überblick über die gesamte Arbeit verschaffen. Der hier verwendete
Aufbau ist daher zwangsläufig anders als der in der Einleitung.
